� Der Unterschied zwischen := und =

In[1]:= x � 3 Out[1]= 3 In[2]:= f � x^2 � 2 x Out[2]= 3 In[3]:= g :� x^2 � 2 x In[4]:= g Out[4]= 3

So definiert ist zunächst der Unterschied, dass man g explizit nochmal ausführen muss, um eine Ausgabe zu erhalten. Wichtiger aber ist, dass bei der Definition von g der Ausdruck nicht expandiert wird, sondern immer erst, wenn man g auswertet. Das merkt man, wenn x umdefiniert wird:

In[5]:= x � 4 Out[5]= 4 In[6]:= f Out[6]= 3 In[7]:= g Out[7]= 8 funcs-2.nb 1