DESIGN wecker ;
UNITS DISTANCE MICRONS 100 ;
COMPONENTS 7 ;

- CORNER1 CORNERP ;	# see AMS documentation for pad information!
- CORNER2 CORNERP ;	# asic.amsint.com/databooks/cub33/cells.html#pp
- CORNER3 CORNERP ;
- CORNER4 CORNERP ;
- GND1    PP01P ;
#- GND2    PP03P ;
#- GND3    PP05P ;
#- PWR1    PP02P ;
- PWR2    PP04P ;
- PWR3    PP06P ;


END COMPONENTS

SPECIALNETS 8 ;

- PVDDR1!
	( CORNER1 PVDDR1! ) ( CORNER2 PVDDR1! ) 
	( CORNER3 PVDDR1! ) ( CORNER4 PVDDR1! ) ( PWR2 PVDDR1! ) ( PWR3 PVDDR1! ) ( GND1 PVDDR1! ) ;

- PVDDR2!
	( CORNER1 PVDDR2! ) ( CORNER2 PVDDR2! ) 
	( CORNER3 PVDDR2! ) ( CORNER4 PVDDR2! ) ( PWR2 PVDDR2! ) ( PWR3 PVDDR2! ) ( GND1 PVDDR2! ) ;
	
- PVSSR1!
	( CORNER1 PVSSR1! ) ( CORNER2 PVSSR1! ) 
	( CORNER3 PVSSR1! ) ( CORNER4 PVSSR1! ) ( PWR2 PVSSR1! ) ( PWR3 PVSSR1! ) ( GND1 PVSSR1! ) ;

- PVSSR2!
	( CORNER1 PVSSR2! ) ( CORNER2 PVSSR2! ) 
	( CORNER3 PVSSR2! ) ( CORNER4 PVSSR2! ) ( PWR2 PVSSR2! ) ( PWR3 PVSSR2! ) ( GND1 PVSSR2! ) ;
	
- PVSSR4!
	( CORNER1 PVSSR4! ) ( CORNER2 PVSSR4! ) 
	( CORNER3 PVSSR4! ) ( CORNER4 PVSSR4! ) ( PWR2 PVSSR4! ) ( PWR3 PVSSR4! ) ( GND1 PVSSR4! ) ;


- vdd! 
        ( PWR2 A )  
  + SPACING MET1 130 RANGE 1000 1000000
  + SPACING MET2 130 RANGE 1000 1000000
  + SPACING MET3 130 RANGE 1000 1000000 ;

- vdd1! 
       ( PWR3 A ) 
 + SPACING MET1 130 RANGE 1000 1000000
 + SPACING MET2 130 RANGE 1000 1000000
 + SPACING MET3 130 RANGE 1000 1000000 ; 
 
- gnd!
	( GND1 A ) 
  + SPACING MET1 130 RANGE 1000 1000000
  + SPACING MET2 130 RANGE 1000 1000000
  + SPACING MET3 150 RANGE 1000 1000000 ;

END SPECIALNETS 
END DESIGN

