Namen:

Versuch ausgeführt am: Protokoll abgegeben am: Name des Assistenten:

Testiert am: Unterschrift:

Protokoll zum FP-Versuch 75–78

Computeransteuerung und Datenverarbeitung (Vibrating Reed)

Diese Seite bitte als Deckblatt verwenden, falls ein gesondertes Auswerteprotokoll verlangt wird.